Annexe E

Abréviations

Dans la table suivante sont indiquées, par colonne, les abréviations telles qu’elles apparaissent dans le texte, suivies de la première page où elles apparaissent ainsi que leur signification.

abréviation page signification BEV 5 Beam’s eye view CHUV 47 centre hospitalier universitaire vaudois CMML 5 collimateur micro-multilames DSP 15 distance source-peau DVS 29 décomposition en valeurs singulières FOC 15 facteur d’ouverture de champ GRATIS 48 Système de planification de traitement HDV 6 histogramme dose-volume IRM 3 imagerie par résonnance magnétique MAV 2 malformation artérioveineuse NNLS 32 Non-Negative Least Square fit PCTS 7 probabilité de complication dans le tissu sain PET 3 positon emission tomography PO 21 probabilité d’oblitération PS 27 probabilité de succès RP 15 rendement en profondeur TDM 3 tomodensitomètre TLD 47 dosimètre thermoluminescent UM 15 unité moniteur