Patient C13

NIP C13

Âge 30 Sexe M Localisation centrale Volume de la lésion 5,38 [cm^3] Nombre d’isoc. 1 1 { diamètre coordonnées [cm] 2,5 1,3 ;-4,8 ;0,5

Probabilité de l’effet selon l’algorithme Technique Effet manuel NNLS gradient recuit simulé oblitération 0,69 0,79 0,78 0,78 Thérapie par arcs complication 0,096 0,146 0,126 0,139 succès 0,62 0,67 0,69 0,67 oblitération 0,80 0,78 0,78 0,80 CMML complication 0,173 0,126 0,119 0,240 succès 0,66 0,68 0,69 0,61

Isodose tridimensionnelle par la méthode du gradient

Thérapie par arcs Collimateur micro-multilames

Dose prescrite [Gy] NNLS gradient Thérapie par arcs 32 22 Collimateur micro-multilames 23 19

Organes à risque

Patient C13

Thérapie par arcs CMML

manuel manuel

NNLS NNLS

gradient gradient

recuit simulé recuit simulé

NIP C14

Âge 59 Sexe F Localisation centrale Volume de la lésion 5,41 [cm^3]

Nombre d’isoc. 1 1 { diamètre coordonnées [cm] 2,8 0,3 ;-0,2 ;-9,9

Probabilité de l’effet selon l’algorithme Technique Effet manuel NNLS gradient recuit simulé oblitération 0,78 0,78 0,79 0,78 Thérapie par arcs complication 0,122 0,150 0,130 0,136 succès 0,69 0,67 0,69 0,68 oblitération 0,74 0,77 0,78 0,79 CMML complication 0,093 0,135 0,108 0,151 succès 0,67 0,66 0,69 0,67

Isodose tridimensionnelle par la méthode du gradient

Thérapie par arcs Collimateur micro-multilames

Patient C14

Dose prescrite [Gy] NNLS gradient Thérapie par arcs 26 21 Collimateur micro-multilames 21 18

Organes à risque

Thérapie par arcs CMML

manuel manuel

NNLS NNLS

gradient gradient

recuit simulé recuit simulé

Patient C15

NIP C15

Âge 55 Sexe F Localisation centrale Volume de la lésion 5,61 [cm^3] Nombre d’isoc. 1 1 { diamètre coordonnées [cm] 2,8 0 ;-3,7 ;-6,0

Probabilité de l’effet selon l’algorithme Technique Effet manuel NNLS gradient recuit simulé oblitération 0,74 0,77 0,78 0,71 Thérapie par arcs complication 0,160 0,159 0,163 0,245 succès 0,63 0,65 0,65 0,54 oblitération 0,71 0,77 0,78 0,77 CMML complication 0,085 0,140 0,118 0,120 succès 0,65 0,66 0,68 0,68

Isodose tridimensionnelle par la méthode du gradient

Thérapie par arcs Collimateur micro-multilames

Dose prescrite [Gy] NNLS gradient Thérapie par arcs 27 21 Collimateur micro-multilames 21 18

Organes à risque

Patient C15

Thérapie par arcs CMML

manuel manuel

NNLS NNLS

gradient gradient

recuit simulé recuit simulé

NIP C16

Âge 35 Sexe F Localisation centrale Volume de la lésion 13,38 [cm^3]

Nombre d’isoc. 1 1 { diamètre coordonnées [cm] 3,8 -1,6 ;-0,8 ;-5,2

Probabilité de l’effet selon l’algorithme Technique Effet manuel NNLS gradient recuit simulé oblitération 0,77 0,75 0,75 0,76 Thérapie par arcs complication 0,211 0,178 0,151 0,181 succès 0,61 0,62 0,64 0,62 oblitération 0,72 0,76 0,77 0,78 CMML complication 0,079 0,157 0,117 0,150 succès 0,66 0,64 0,68 0,67

Isodose tridimensionnelle par la méthode du gradient

Thérapie par arcs Collimateur micro-multilames

Patient C16

Dose prescrite [Gy] NNLS gradient Thérapie par arcs 19 14 Collimateur micro-multilames 15 13

Organes à risque

Thérapie par arcs CMML

manuel manuel

NNLS NNLS

gradient gradient

recuit simulé recuit simulé